[ui.offer.actions]
url=https://ipm.avcdn.net/
[ui.offer.welcome]
loadtimer=10000
url=https://ipm.avcdn.net/
[reporting]
disable_checkforupdates=1
no_master_events_update=2
report_action_ids=RID_001,RID_002
[common]
after_run=1
config-def-url=https://shepherd.avcdn.net/
ncwchecked=1
report-url=https://analytics.avcdn.net/v4/receive/json/25
wait_for_net=60
[ui]
enable_survey=1
[Test]
test1=csp2
[updating]
conceal_hours=1
fraction=100.0
stable_prefix=default
updatable=1
[ui.offer.pauoffer]
url=https://ipm.avcdn.net/
[Signature]
Signature=ASWSig2A19556A2C7BC0DAC50C05A906A1E349CBCAC20E54201191F8CEAF3A639DFB911B64B986788F946C3271A8338ECBE2BA2DA6B2BA943DCE272BFA3480F02EE6F8C8ASWSig2A